toptopABCDABCD012012768768

toptopABCDABCD021012768768BIAS RESISTORSTOPVIEWBACK VIEWBOND PADSSTRIPNUMBERSSUGGESTED DETECTOR TO BASEBOARD RELATIONSHIP FOR ATLAS SCT BARREL MODULES OF TYPE TB-0059-060-01MDG 2 7 / 1 1 9 7