7.25 cm

9.27cm Ref

Cooling Pipes

Alignment Edge

14.47 cm

17.80 cm Detector BOX

18.00 cm

16.20 cm Alignment EdgeORIENTATION of SUPPORT CARD H8_963 CDP128 INSTRUMENTED

10.00 cm

10.00 cm FRONT VIEWTRANSLATION(non-critical)

Strain Relieffor Cooling pipes

Cooling BoxRotated by -15deg

SCIPPRev. 4/20/96Binary Module