UCSC34.1x12050Anchor19.2UCSC60x12075DUT28.8UCSC60x12075Anchor28.8LBL60x12075Irradi.DUT19.2LBL60x12075Irradi.DUT19.2

14.014.014.024.0

19� 17’

20� 45’