01 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 05 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 z=0 mm z=750 mm r=295 mm r=336 mm r=401 mm

Depletion voltage [V]r, z [mm] rzat upper bound of fluence+AccessBarrelF o r w a r d