ATLAS SCT Module Test: IV Characteristic - Thu Nov 11 09:23:36 2004 Run 9190 Module 4 20220170200832mDaqIV Type . T0 25.0C T1 25.0C

0 100 200 300 400 500 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 IV Curve

Bias Voltage (V)

Current (microA)