051 0 1 5 2 0 2 5 3 0 02 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 n-resolution [mm] p-resolution [mm]

Resolution [mm]Bias voltage [V]50mm pitchy = 1 . 0 c m Vth=170mV

Resolution [mm]Bias voltage [V]50mm pitchy = 4 . 2 c m Vth=170mV