Scale 1/1.5KEK centre-tap moduleBeO+PG/1 coolingRadiation length December 10,1996/R0KEKT.Kohriki

BeO bridge,0.38/1.0-2piecesKapton hybridBeO facing,0.25-2pieces

10827

52

20.5

12.555PG1300 baseboard with polyimid insulator,0.5

852553

8.5

14.763.6

3Quartz Fan-in,0.3-2pieces

193.5

768760.40.40.150.15

33.412

12765

1.0

0.38

25radiationlength/dec96radiationlength/dec96

Scale 1/1.5KEK centre-tap moduleBeO+PG/1 coolingRadiation length December 10,1996/R0KEKT.KohrikiScale 1/1.5KEK end-tap modulePG/1 coolingRadiation length December 10,1996/R0KEKT.KohrikiQuartz Fan-in,0.3 (Stereo face)PG1300 baseboardwith polyimid insulator,0.5Quartz Fan-in,0.3 (Hor’l face)

52

16

11641037.68.51.521.464727

7

72

7

5470

10.2BeO facing,0.25-2pieces

63.6

4.563.5

5.8

3.3Kapton hybrid

193.5

768760.40.40.150.15

33.412

12radiationlength/dec96